 -1.088211971E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.672909E-01  dx in pixels
  1.412307E-01  dy in pixels
      1.022318  scale x
      1.026831  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
