 -9.860812250E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.772088E+00  dx in pixels
 -3.426471E+01  dy in pixels
      1.015784  scalx
      1.022182  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
