 -1.028536735E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.896665E-01  dx in pixels
  8.974450E-02  dy in pixels
      1.024227  scale x
      1.024475  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
