 -1.167617160E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.982300E+00  dx in pixels
 -1.220160E+01  dy in pixels
      1.015872  scalx
      1.022543  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
