 -9.965113460E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.112175E+00  dx in pixels
 -4.008496E+01  dy in pixels
      1.019899  scalx
      1.013986  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
