 -1.049545948E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.460083E+00  dx in pixels
 -3.924176E+01  dy in pixels
      1.014456  scalx
      1.021637  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
