 -1.070512202E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.377410E+00  dx in pixels
 -3.722480E+01  dy in pixels
      1.012809  scalx
      1.022682  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
