 -1.154181112E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.746000E-01  dx in pixels
 -1.478550E+01  dy in pixels
      1.014879  scalx
      1.021781  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
