 -9.725681605E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.319200E+00  dx in pixels
 -1.798050E+01  dy in pixels
      1.015666  scalx
      1.020497  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
