 -8.963774530E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.130595E+01  dx in pixels
 -3.673841E+01  dy in pixels
      1.015877  scalx
      1.020322  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
