 -1.001684540E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.248805E+00  dx in pixels
 -3.997517E+01  dy in pixels
      1.015587  scalx
      1.020989  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
