 -1.152615087E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.111300E+00  dx in pixels
 -1.481200E+01  dy in pixels
      1.018440  scalx
      1.018755  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
