 -1.126161837E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.946000E-01  dx in pixels
 -1.535050E+01  dy in pixels
      1.022855  scalx
      1.014715  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
