 -1.072885864E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.459677E+00  dx in pixels
 -3.844580E+01  dy in pixels
      1.014244  scalx
      1.021968  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
