 -1.050727883E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.123170E+00  dx in pixels
 -3.822956E+01  dy in pixels
      1.014285  scalx
      1.022533  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
