 -1.144963983E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.755600E+00  dx in pixels
 -1.599490E+01  dy in pixels
      1.015704  scalx
      1.021779  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
