 -1.058154133E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.450646E+00  dx in pixels
 -3.705351E+01  dy in pixels
      1.013334  scalx
      1.023271  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
