 -1.098674279E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.577100E+00  dx in pixels
 -1.596620E+01  dy in pixels
      1.015493  scalx
      1.021058  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
