 -9.481453560E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.851461E+00  dx in pixels
 -4.033907E+01  dy in pixels
      1.014372  scalx
      1.022162  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
