 -1.006414556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.823770E-02  dx in pixels
 -6.201250E-02  dy in pixels
      1.022928  scale x
      1.024437  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
