 -1.013082391E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.896000E-01  dx in pixels
 -1.493310E+01  dy in pixels
      1.017942  scalx
      1.018772  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
