 -1.043837662E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.089289E+01  dx in pixels
 -3.657989E+01  dy in pixels
      1.013423  scalx
      1.022528  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
