 -1.009430532E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.033143E+01  dx in pixels
 -3.568741E+01  dy in pixels
      1.012366  scalx
      1.023116  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
