 -1.022338990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.882012E+00  dx in pixels
 -3.856605E+01  dy in pixels
      1.011992  scalx
      1.024160  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
