 -1.113607040E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.507200E+00  dx in pixels
 -1.543270E+01  dy in pixels
      1.013041  scalx
      1.022800  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
