 -1.098389623E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.073600E+00  dx in pixels
 -1.503480E+01  dy in pixels
      1.018471  scalx
      1.018016  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
