 -9.282562870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.631717E+01  dx in pixels
 -3.917965E+01  dy in pixels
      1.014733  scalx
      1.022651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
