 -1.088040528E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.445600E+00  dx in pixels
 -1.253360E+01  dy in pixels
      1.015875  scalx
      1.021172  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
