 -1.035544720E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.827923E+00  dx in pixels
 -3.612699E+01  dy in pixels
      1.015156  scalx
      1.021230  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
