 -1.134832640E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.253600E+00  dx in pixels
 -1.384700E+01  dy in pixels
      1.016933  scalx
      1.019728  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
