 -1.106922824E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.862900E+00  dx in pixels
 -1.401810E+01  dy in pixels
      1.016454  scalx
      1.021525  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
