 -1.060385262E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.789951E+00  dx in pixels
 -3.490514E+01  dy in pixels
      1.014494  scalx
      1.021630  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
