 -1.121954212E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.906200E+00  dx in pixels
 -1.531240E+01  dy in pixels
      1.016294  scalx
      1.020255  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
