 -1.110283489E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.917500E+00  dx in pixels
 -1.382890E+01  dy in pixels
      1.016101  scalx
      1.021388  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
