 -1.078954237E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.228210E-01  dx in pixels
 -3.418140E+01  dy in pixels
      1.014011  scalx
      1.021708  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
