 -1.114479797E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.455200E+00  dx in pixels
 -1.652020E+01  dy in pixels
      1.015911  scalx
      1.020408  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
