 -1.084605726E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.557032E-01  dx in pixels
 -3.410392E+01  dy in pixels
      1.014482  scalx
      1.021325  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
