 -1.088427342E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.035009E-01  dx in pixels
 -3.394290E+01  dy in pixels
      1.014474  scalx
      1.021364  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
