 -1.107664182E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.061390E+01  dx in pixels
 -1.726670E+01  dy in pixels
      1.016272  scalx
      1.020037  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
