 -1.109771628E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.951800E+00  dx in pixels
 -1.687910E+01  dy in pixels
      1.015474  scalx
      1.020609  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
