 -1.097071628E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.728443E-01  dx in pixels
  4.801284E-02  dy in pixels
      1.022618  scale x
      1.024844  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
