 -1.113519880E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.894800E+00  dx in pixels
 -1.606720E+01  dy in pixels
      1.016221  scalx
      1.021038  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
