 -9.751520670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.520172E+00  dx in pixels
 -3.797902E+01  dy in pixels
      1.014657  scalx
      1.022373  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
