 -1.090776967E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.528200E+00  dx in pixels
 -1.564380E+01  dy in pixels
      1.016234  scalx
      1.020564  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
