 -9.815001640E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.511418E+00  dx in pixels
 -3.789121E+01  dy in pixels
      1.014570  scalx
      1.022289  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
