 -1.030275299E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.442966E+00  dx in pixels
 -3.990201E+01  dy in pixels
      1.015150  scalx
      1.022188  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
