 -1.095042992E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.085100E+00  dx in pixels
 -1.703020E+01  dy in pixels
      1.017672  scalx
      1.019223  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
