 -1.010034692E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.563281E-02  dx in pixels
  3.958875E-02  dy in pixels
      1.024776  scale x
      1.023345  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
