 -1.135811466E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.187300E+00  dx in pixels
 -1.622310E+01  dy in pixels
      1.003528  scalx
      1.021511  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
