 -1.058810596E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.131803E-01  dx in pixels
  8.940875E-02  dy in pixels
      1.009721  scale x
      1.025796  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
